<template>
	<view class="font-father">
		<view class="title-font">
			NU 护理单元使用条款
		</view>
		<view class="font-qian">
			一、总则
		</view>
		<view class="font-normal">
			<p>&#x3000;&#x3000;为规范长者及家属在 NU 护理单元的行为，保障长者得到优质护理服务，维护护理单元正常秩序，鉴于每个护理单元均为独立空间，特制定本使用条款。本条款是所有进入NU
				护理单元的长者、家属必须遵守的准则，违反者将根据情节承担相应责任。</p>
		</view>
		<view class="font-qian">
			二、长者及家属使用条款
		</view>
		<view class="font-ri">
			（一）日常行为规范
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<text
				style="font-weight: 600;">1.遵守作息时间：</text>严格遵守护理单元规定的作息时间，保持安静，不得大声喧哗、播放音乐或进行其他影响他人休息的活动。各独立护理单元之间应相互保持安静，避免噪音干扰其他单元长者。
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<text
				style="font-weight: 600;">2.维护环境卫生：</text>保持所在护理单元病房及公共区域的整洁卫生，不随地吐痰、乱扔垃圾。生活垃圾应分类投放到指定垃圾桶内，医疗废物交由护理人员统一处理，不得随意丢弃。不得将垃圾放置在护理单元外公共通道，以免影响其他单元环境。
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<text
				style="font-weight: 600;">3.爱护公共设施：</text>妥善使用本护理单元病房内的床铺、桌椅、呼叫器、卫生间设备等公共设施，不得故意损坏。如因使用不当造成设施设备损坏，需照价赔偿。禁止在病房内私自拆卸、改装任何设施设备。严禁将本护理单元设施设备挪至其他单元使用。
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<text
				style="font-weight: 600;">4.规范用电安全：</text>:严禁在病房内使用电炉、热得快、电暖器等大功率电器，不得私拉乱接电线，防止发生用电安全事故。手机、充电器等小型电器使用完毕后及时拔除电源。各护理单元应独立检查用电安全，不得因用电不当影响其他单元供电。
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<text style="font-weight: 600;">5.禁止吸烟：</text>NU
			护理单元为无烟区域，长者及家属严禁在病房、走廊、卫生间等任何区域吸烟，违者将按照医院相关规定进行处罚。尤其要注意，在独立护理单元周边区域也严禁吸烟避免烟雾飘散影响其他单元长者健康。
		</view>
		<view class="font-ri" style="margin-top: 50rpx;">
			（二）安全与沟通
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<text style="font-weight: 600;">1.长者安全管理：</text>
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<p>&#x3000;&#x3000;长者不得擅自离开所在护理单元。确需外出时，须向主管护士提出书面请假申请，经医生评估同意并签署意见后，方可离院。外出期间长者的安全由家属负责，如因擅自外出导致病情加重或其他意外情况，后果自行承担。
			</p>
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<p>&#x3000;&#x3000;主动与医护人员保持良好沟通，及时反馈长者的病情变化、不适症状及心理状态。积极参与长者的护理计划和治疗方案制定，提出合理的意见和建议。家属如需了解其他护理单元类似病例情况，应通过医护人员正规渠道咨询，不得私自打听。
			</p>
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<p>&#x3000;&#x3000;妥善保管长者的贵重物品，医护人员不承担长者财物保管责任。如需帮助，可与护理单元管理人员协商解决。不得在护理单元公共区域随意堆放个人物品，影响通行及空间使用。</p>
		</view>
		<view class="font-qian">
			三、独立空间管理细则
		</view>
		<view class="font-normal">
			<text
				style="font-weight: 600;">1.空间使用规范：</text>各护理单元为独立封闭空间，未经允许，长者、家属及医护人员不得随意进入其他护理单元。护理单元之间设置明显标识及隔离设施，防止人员误闯。在紧急情况下，如需跨单元调配资源，需遵循医院统一指挥，按照既定应急流程执行。
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<text
				style="font-weight: 600;">2.设施设备管理：</text>每个护理单元配备独立的仪器设备，设备专人专用，定期维护保养。设备标识明确所属护理单元，不得自挪用至其他单元。如设备出现故障，及时报修，并在本单元内做好备用设备调配，确保护理工作不受影响。定期对护理单元内设施设备进行安全检查，包括电气设备、医疗器械等，保障长者使用安全。
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<text
				style="font-weight: 600;">3.环境清洁与消毒：</text>各护理单元安排专人负责日常清洁与消毒工作，保持空间内环境整洁卫生。按照医院感染防控要求，制定独立的消毒计划，对病房、走廊、卫生间、护士站等区域定期消毒。消毒用品独立存放于本护理单元，妥善保管，防止误用。在传染病流行期间，加强本护理单元的防控措施，严格限制人员进出，确保不发生交又感染。
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			<text
				style="font-weight: 600;">4.物资管理：</text>护理单元内物资独立储备，包括药品、耗材、办公用品等。建立物资管理台账，定期盘点，确保物资充足且在有效期内。物资领取、使用严格登记，避免浪费及流失。特殊物资(如急救药品、贵重耗材)单独存放，专人负责管理，保障紧急情况下物资供应。若物资短缺需跨单元调配，需经上级部门协调，遵循先急后缓原则。
		</view>
		<view class="font-qian">
			四、附则
		</view>
		<view class="font-normal">
			1.本使用条款由[制定部门]负责解释和修订。
		</view>
		<view class="font-normal" style="margin-top: 50rpx;">
			2.本使用条款自发布之日起施行。如有与本条款相抵触的规定，以本条款为准。
		</view>
		<view class="back-button" @click="goback">
			关闭
		</view>
	</view>

</template>

<script setup>
	const goback = () => {
		uni.navigateBack()
	}
</script>

<style lang="scss" scoped>
	.font-father {
		width: 100%;
		padding: 0 50rpx;
		display: flex;
		padding: 0 80rpx;
		flex-direction: column;

		.title-font {
			margin: 200rpx auto 10rpx auto;
			font-size: 40rpx;
			font-weight: 700;
		}

		.font-title {
			font-size: 40rpx;
			font-weight: 700;
		}

		.font-qian {
			font-size: 35rpx;
			font-weight: 700;
			margin: 50rpx 0;
		}

		.font-ri {
			font-size: 30rpx;
			font-weight: 700;
			margin-left: -20rpx;
			// margin-bottom: 30rpx;
			// margin: 30rpx 0;
		}

		.font-gray {
			font-size: 25rpx;
			color: #999;
			margin: 50rpx 0;
		}
	}

	.font-normal {
		font-size: 25rpx;
		color: #333333;
		line-height: 40rpx;
	}

	.back-button {
		// margin-top: 40rpx;
		width: 100%;
		display: flex;
		justify-content: center;
		align-items: center;
		height: 90rpx;
		border-radius: 35rpx;
		background: linear-gradient(to left, #00C9FF, #0076FF);
		color: #fff;
		font-size: 33rpx;
		// margin-bottom: 40rpx;
		margin: 50rpx 0 ;
	}
</style>